Cobasi confirma morte de animais afogados em loja alagada de Porto Alegre

Caminhões foram utilizados para tirar água do estacionamento do shopping. Foto: Kathlyn Moreira/Agência RBS

A empresa Cobasi confirmou na sexta-feira (17) a morte de todos os animais que estavam em sua unidade dentro de um shopping em Porto Alegre, no bairro Praia de Belas. O local, situado no subsolo junto ao estacionamento, encontra-se inacessível e completamente alagado. Não foi possível determinar quantos animais estavam presentes na loja.

De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, os funcionários deixaram o estabelecimento de forma emergencial, seguindo as orientações das autoridades diante do início das enchentes na capital. A Cobasi afirma ter garantido que os animais estivessem seguros e com os recursos necessários para sobreviver até o retorno dos colaboradores. A empresa não especifica quantos e quais animais estavam no local.

Em comunicado oficial divulgado na mesma sexta-feira (17), a Cobasi lamentou o ocorrido e explicou que, apesar dos esforços contínuos nos últimos dias, não foi possível acessar a loja devido ao nível da água. A empresa expressa pesar pela perda das vidas dos animais e afirma que continuará trabalhando com ONGs de proteção animal para salvar outras vidas, enquanto lamenta aquelas que não puderam ser salvas.

Chegamos ao Blue Sky, clique neste link

Siga nossa nova conta no X, clique neste link