A rotina na cadeia do bolsonarista que destruiu relógio de Dom João VI no 8/1

Momento em que Antônio Cláudio destrói o relógio de Dom João VI – Foto: Reprodução

Antônio Cláudio Alves Ferreira, conhecido por destruir o relógio histórico de Balthazar Martinot durante os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, está preso em uma cela de 6m² no Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia, interior de MG. Ele foi capturado em 23 de janeiro e levado à delegacia da Polícia Federal (PF) antes de ser transferido para o presídio no dia seguinte.

Mais de um ano após os ataques antidemocráticos, Antônio Cláudio permanece preso e enfrenta ação penal por cinco crimes, incluindo tentativa de golpe de estado.

Nesta sexta-feira (21), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para condená-lo a 17 anos de prisão.

Situação atual e rotina no presídio

Atualmente, o terrorista está na Ala-F do Presídio Professor Jacy de Assis. Segundo fontes, ele é considerado de perfil “tranquilo” e segue cumprindo a pena normalmente. Vale ressaltar que por determinação do Supremo, ele ocupa uma cela individual de 6 metros quadrados em um setor especial.

O acusado recebe quatro refeições diárias e tem direito a banho de sol e visitas, benefícios garantidos a todos os detentos do local.

Crimes do investigado

Antônio Cláudio responde no Supremo por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado com uso de substância inflamável contra o patrimônio da União.

No voto, Moraes destacou um “robusto conjunto probatório” contra Ferreira. O réu foi preso após ser flagrado em registros feitos dentro do Palácio do Planalto e no acampamento em frente ao QG do Exército, local onde se defendia intervenção militar, considerada inconstitucional.

Durante seu interrogatório à PF, ele admitiu ter danificado um vidro para entrar no Planalto. Também afirmou que, “em razão da reação dos órgãos de segurança, resolveu danificar o relógio histórico e rasgar uma poltrona, os quais estavam na parte interna do prédio, e, após, jogou um extintor nas câmeras”.

Esse relógio escapou da guerra de sucessão espanhola, da guerra dos 7 anos, da guerra dos Pirineus, da guerra das laranjas, da guerra peninsular, da guerra da sexta e sétima coalizão, mas não sobreviveu a um traste bolsonarista. pic.twitter.com/gfaZwcDz0Q

— Marcelo Calero (@caleromarcelo) January 16, 2023

O relógio destruído por Antônio Cláudio

O relógio de pêndulo do século XVII foi um presente da Corte Francesa para Dom João VI. Balthazar Martinot era o relojoeiro do rei francês Luís XIV. Existem apenas dois relógios desse autor; o outro está exposto no Palácio de Versailles, na França, mas possui metade do tamanho da peça que foi destruída no Planalto.

Chegamos ao Blue Sky, clique neste link

Siga nossa nova conta no X, clique neste link