Atirador agiu sozinho em ataque terrorista doméstico contra Trump, diz FBI

Seguranças retiram Donald Trump de comício após sons de tiros no local. Foto: Divulgação

O FBI declarou neste domingo (14) que Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, agiu sozinho ao tentar assassinar Donald Trump durante um comício em Butler, Pensilvânia, no sábado (13). O ataque deixou Trump ferido de raspão na orelha e resultou na morte de um espectador.

Segundo Kevin Rojek, agente especial do FBI, não há indicações de que Crooks tinha problemas de saúde mental, mas a motivação do crime ainda é desconhecida. O atentado está sendo investigado como um possível ato de terrorismo doméstico, afirmou o FBI durante coletiva de imprensa junto ao Departamento de Justiça dos EUA.

Crooks foi morto logo após disparar contra Trump, enquanto o ex-presidente era protegido pelo Serviço Secreto dos EUA. Além do atirador, Corey Comperatore, de 50 anos, também perdeu a vida, e outros dois homens foram gravemente feridos.

Thomas Matthew Crooks, 20, usava uma camiseta com os dizeres “Demolition Ranch”. Foto: Reprodução

A polícia recuperou um fuzil AR-15 semiautomático no local do atentado, reforçando a crença de que o atirador agiu sozinho. No entanto, a investigação continua para determinar se outras pessoas estiveram envolvidas.

Após o incidente, Trump recebeu tratamento médico e foi liberado do hospital. Ele confirmou o ataque em uma rede social, descrevendo o momento em que percebeu o ferimento na orelha. A campanha republicana afirmou que Trump participará da convenção do partido nesta semana para oficializar sua candidatura presidencial em novembro.

Chegamos ao Blue Sky, clique neste link

Siga nossa nova conta no X, clique neste link